TEST  XX.Klassenarbeit Physik  11.11.1111

Name:

1.

Welche Kapazität C muß man zu einem Kondensator C_{1} parallel schalten, damit die Ersatzkapazität auf das 1, 5-fache steigt?

3

2.

Ein Kondensator mit der Kapazität C = 10μF wird mit Hilfe einer Gleichstromquelle von U = 4000V aufgeladen.

2.1 Wie groß ist die im Kondensator gespeicherte Energie?

2.2 Wie groß sind die mittlere Stromstärke und die mittlere Leistung bei einer Funkenentladung, die den Kondensator in t = 10^{−5}s entlädt?

4

3.1 Beschreiben Sie den Aufbau einer Braunschen Röhre mit Hilfe einer Skizze!

3.2 In einer Braunschen Röhre tritt ein Elektron mit der Anfangsgeschwindigkeit v = 10^{7} \frac{m}{s} in den Ablenkkondensator ein, an dem eine Spannung von U = 60V liegt. Berechnen Sie:

1. die Kraft auf das Elektron und seine Beschleunigung,

2. die Ablenkung nach Durchlaufen des Plattenpaares, wenn der Kondensator 3cm lang ist,

3. die Komponente der Geschwindigkeit senkrecht zu den Platten beim Verlassen des Feldes,

4. die Gesamtablenkung auf dem Schirm, wenn der Kondensator 20cm vom

Schirm entfernt ist. 17

ϵ_{0} = 8, 85 · 10^{−12} \frac{F}{m} ; e = 1, 6 · 10^{−19}C; m_{e} = 9, 1 · 10^{−31}kg

24

Punkte

Punkte: Note: