TEST  XX.Klassenarbeit Physik  11.11.1111

Name:

1.

Im Feld eines Plattenkondensators (kreisförmige Platten vom Radius r = 30cm, Abstand d = 10cm) wird ein Probekörper (m = 1, 2g, Fadenlänge l = 150cm , q = 1, 2 · 10^{−9}C) um 2cm ausgelenkt. Die Plattenladung beträgt 8, 5 · 10^{−8}C.

1.1 Erstellen Sie eine Versuchsskizze!

1.2 Berechnen Sie die Kraft, die durch das elektrische Feld auf die Probeladung ausgeübt wird.

1.3 In das Feld werden zwei Aluminiumplatten, die sich berühren, mit der Plattenfläche von je 15cm^{2} gebracht. Beschreiben Sie, welche physikalischen Vorgänge ablaufen, mit Hilfe einer Skizze. Wie groß ist die Flächenladungsdichte der Platten. Welche Ladung kann man einer Platte entnehmen, wenn man sie aus dem Feld entfernt?

9

2.

Das Wasserstoffatom besteht aus dem Kern (Q_{p} = 1, 6 · 10^{−19}C) und einem Elektron (Q_{e} = 1, 6 · 10^{−19}C) im mittleren Abstand von 5, 3 · 10^{−11}m. Wie groß ist die elektrische Kraft zwischen Kern und Elektron?

2

3.

Ein Demonstrationskondensator besteht aus zwei kreisförmigen Platten mit r = 10cm.

3.1 Wie groß ist die Kapazität bei einem Plattenabstand von 3mm? Wie groß ist die Ladung auf den Platten und die Feldstärke zwischen den Platten, wenn die Spannung U = 200V angelegt wird?

3.2 Wie ändert sich die Kapazität, die Ladung und die Feldstärke, wenn der Plattenabstand verdreifacht wird, ohne den Kondensator von der Spannungsquelle zu trennen?

3.3 Wie ändert sich die Kapazität, die Ladung und die Feldstärke, wenn der Kondensator mit 200V aufgeladen und dann von der Spannungsquelle getrennt wird, wenn man anschließend den Plattenabstand verdreifacht? Wie verändert sich die Spannung?

6

ϵ_{0} = 8, 85 · 10^{−12} \frac{F}{m}

17

Punkte

Punkte: Note: